% !TeX root = ../Thesis.tex

%************************************************
\chapter{Evaluation}\label{ch:evaluation}
%************************************************
\glsresetall % Resets all acronyms to not used

% evaluation goal: use differential testing to analyze the security of esim on sim cards
% evaluation was performed on multiple esim on sim: in total 8 esims (shown in table)
% including the sysmoEUICC: special card -> loaded with gsma test certificate -> can also be used for smdp server with gsma test certificate -> testing of systems
% test ceritificate is freely available
% firmware implementation should not differ from normal esims
% altough for tests including an smdp server we have to use profiles with the test certificate
% estk.me does not offer an isd-r for regular interaction with our lpa implmenetation -> tesing is limited
% 9esim v2 offers both -> only testing isd-r not USAT for RSP related communication


\begin{table}[ht]
    \centering
    \begin{tabular}{|l|l|l|l|l|l|l|c|}
        \hline
        \textbf{Name} & \textbf{Manufacturer} & \textbf{Firmware} & \textbf{SVN} & \textbf{Apps} \\
        \hline
        \hline
        9esim v2     & Kigen            & 36.18.5 & 2.3.0 & 12 \\
        9esim        & Kigen            & 36.17.4 & 2.3.0 & 11 \\
        sysmoEUICC   & Kigen            & 35.6.35 & 2.3.0 & 8  \\
        EIOTClub     & Kigen            & 36.7.24 & 2.3.0 & 10 \\
        esim.me      & Eastcompeace     & 4.2.0   & 2.2.0 & 0  \\
        estk.me      & G+D              & 4.6.0   & 2.2.0 & 0  \\
        5Ber         & Eastcompeace     & 4.2.0   & 2.2.2 & 0  \\
        Xesim        & Eastcompeace     & 4.2.0   & 2.2.2 & 0  \\
        \hline
    \end{tabular}
    \caption{Overview of Analyzed eSIM Cards}
    \label{tab:esim-overview}
\end{table}

\section{Design}

\section{Findings}
\label{sec:findings}

\section{estk Firmware Update Application}
